NAME		GSV16SPL
DESCRIPTION	'16-bit spool interface for GSview'
EXETYPE		WINDOWS
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MULTIPLE MOVEABLE
HEAPSIZE	256
STACKSIZE	16384
